
\documentclass[12pt]{article}
%Ορίζει το είδος του εγγράφου ως άρθρο (article) και μέγεθος γραμματοσειράς
\usepackage[utf8]{inputenc}
%Δηλώνει πως το αρχείο υποστηρίζει ελληνικούς χαρακτήρες
\usepackage[greek,english]{babel}
%Επιτρέπει την χρήση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
\usepackage{alphabeta}
%Για σωστή απεικόνιση ελληνικών χαρακτήρων με babel
%Times New Roman
\usepackage{newtxtext}
%Φέρνει γραμματοσειρά Times New Roman ή παραπλήσια
\usepackage{substitutefont}
\substitutefont{LGR}{\rmdefault}{txr}
%Αντικαθιστά την ελληνική γραμματοσειρά LGR με την τρέχουσα txr(Times)
\usepackage{multirow}
%Ενεργοποιεί χρήση εντολής multirow για συγχώνευση στηλών

\begin{document}
\section*{Πίνακας}
%Εισάγει μη αριθμημένη ενότητα με τιτλο:Πίνακας
\begin{table}[h]
%Ορίζει περιβάλλον πίνακα με τοποθέτηση "here"([h]) δηλαδή όσο πιο κοντά στο σημείο που γράφεται
	\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
%Δημιουργεί έναν πίνακα με 5 στήλες,όλες κεντραρισμένες(c) και με κάθετα περιγράμματα (|)
	\hline
	\multirow{2}{*}{Κατάσταση} & \multicolumn{4}{c|}{PT} \\ 
%Το πρώτο κελί συγχωνεύεται σε 2 σειρές και γράφει "Κατάσταση"
%Τα επόμενα 4 κελιά συγχωνεύονται σε μια γραμμή με multicolumn και γράφουν "PT"
		\cline{2-5}
	& $S_1$ & $S_2$ & $S_3$ & $S_4$ \\ \hline
%Χωρίζει τις στήλες 2-5 με μια οριζόντια γραμμή
%Βάζει τις κεφαλίδες:S1,S2,S3,S4
		\multirow{2}{*}{MR1} & 0.1 & \multirow{2}{*}{0.7} & 0.2 & 0.3\\ \cline{2-2} \cline{5-5} & 0.1 &  & & 0.2 \\ \hline
%Η πρώτη στήλη MR1 συγχωνεύεται κάθετα σε 2 γραμμές
%Η δεύτερη γραμμή έχει εσοχές:η 2η και 5η στήλη αλλάζουν τιμές.
%Ουσιαστίκα δείχνουμε έναν πίνακα τιμών που έχει επαναλήψεις ή υποομάδες.
	\end{tabular}
	\caption{My caption} \label{tbl:1}
%Ορίζει λεζάντα και ετικέντα για παραπομπή στο κείμενο.
\end{table}
\end{document}  

%Πιθανή εκφώνηση:Να δημιουργήσετε εναν πίνακα μορφής PT (πίνακας μεταβάσεων ή πιθανότητας) που περιλαμβάνει τις καταστάσεις s1 εωσ s4 για ένα σύστημα MR1.Κάθε τιμή του πίνακα να απεικονίζει την πιθανότητα μετάβασης ή παρουσίασης μεταξύ των καταστάσεων.Ο πίνακας πρέπει να έχει συγχωνευμένα κελιά όπου χρειάζεται(πχ ίδιες μεταβάσεις), και να χρησιμοποιέι ελληνικές και αγγλικές γραμματοσείρες σε μορφή Times New Roman.

%Ο κώδικας δημιουργεί έναν σύνθετο πίκνακα με multirow και multicolumn λειτουργίες.
%Το αποτέλεσμα είναι ενα πίνακας τύπου στατιστικής,πιθανότητας ή μεταβάσεων.
%Χρησιμοποιεί γραμματοσειρές Times και υποστηρίζει ελληνικά πλήρως.

		
